; dlltool --export-all-symbols --output-def=libtiff3.def tif_aux.o tif_close.o tif_codec.o tif_compress.o tif_color.o tif_dir.o tif_dirinfo.o tif_dirread.o tif_dirwrite.o tif_dumpmode.o tif_error.o tif_extension.o tif_fax3.o tif_fax3sm.o tif_getimage.o tif_jpeg.o tif_flush.o tif_luv.o tif_lzw.o tif_next.o tif_ojpeg.o tif_open.o tif_packbits.o tif_pixarlog.o tif_predict.o tif_print.o tif_read.o tif_swab.o tif_strip.o tif_thunder.o tif_tile.o tif_unix.o tif_version.o tif_warning.o tif_write.o tif_zip.o libtiff3-rc.o
EXPORTS
	uv_encode @ 1
	LogL10toY @ 2
	LogL16fromY @ 3
	LogL16toY @ 4
	LogLuv24fromXYZ @ 5
	LogLuv24toXYZ @ 6
	LogLuv32fromXYZ @ 7
	LogLuv32toXYZ @ 8
	TIFFAccessTagMethods @ 9
	TIFFCIELabToRGBInit @ 10
	TIFFCIELabToXYZ @ 11
	TIFFCheckTile @ 12
	TIFFCheckpointDirectory @ 13
	TIFFClientOpen @ 14
	TIFFClose @ 15
	TIFFComputeStrip @ 16
	TIFFComputeTile @ 17
	TIFFCreateDirectory @ 18
	TIFFCurrentDirOffset @ 19
	TIFFCurrentDirectory @ 20
	TIFFCurrentRow @ 21
	TIFFCurrentStrip @ 22
	TIFFCurrentTile @ 23
	TIFFDataWidth @ 24
	TIFFDefaultDirectory @ 25
	TIFFDefaultStripSize @ 26
	TIFFDefaultTileSize @ 27
	TIFFError @ 28
	TIFFFaxBlackCodes @ 29 DATA
	TIFFFaxBlackTable @ 30 DATA
	TIFFFaxMainTable @ 31 DATA
	TIFFFaxWhiteCodes @ 32 DATA
	TIFFFaxWhiteTable @ 33 DATA
	TIFFFdOpen @ 34
	TIFFFieldWithTag @ 35
	TIFFFileName @ 36
	TIFFFileno @ 37
	TIFFFillStrip @ 38
	TIFFFillTile @ 39
	TIFFFindCODEC @ 40
	TIFFFindFieldInfo @ 41
	TIFFFlush @ 42
	TIFFFlushData @ 43
	TIFFFlushData1 @ 44
	TIFFFreeDirectory @ 45
	TIFFGetBitRevTable @ 46
	TIFFGetClientInfo @ 47
	TIFFGetField @ 48
	TIFFGetFieldDefaulted @ 49
	TIFFGetMode @ 50
	TIFFGetTagListCount @ 51
	TIFFGetTagListEntry @ 52
	TIFFGetVersion @ 53
	TIFFInitCCITTFax3 @ 54
	TIFFInitCCITTFax4 @ 55
	TIFFInitCCITTRLE @ 56
	TIFFInitCCITTRLEW @ 57
	TIFFInitDumpMode @ 58
	TIFFInitJPEG @ 59
	TIFFInitLZW @ 60
	TIFFInitNeXT @ 61
	TIFFInitPackBits @ 62
	TIFFInitPixarLog @ 63
	TIFFInitSGILog @ 64
	TIFFInitThunderScan @ 65
	TIFFInitZIP @ 66
	TIFFIsByteSwapped @ 67
	TIFFIsCODECConfigured @ 68
	TIFFIsMSB2LSB @ 69
	TIFFIsTiled @ 70
	TIFFIsUpSampled @ 71
	TIFFLastDirectory @ 72
	TIFFMergeFieldInfo @ 73
	TIFFNumberOfDirectories @ 74
	TIFFNumberOfStrips @ 75
	TIFFNumberOfTiles @ 76
	TIFFOpen @ 77
	TIFFPredictorInit @ 78
	TIFFPrintDirectory @ 79
	TIFFRGBAImageBegin @ 80
	TIFFRGBAImageEnd @ 81
	TIFFRGBAImageGet @ 82
	TIFFRGBAImageOK @ 83
	TIFFRasterScanlineSize @ 84
	TIFFRawStripSize @ 85
	TIFFReadBufferSetup @ 86
	TIFFReadDirectory @ 87
	TIFFReadEncodedStrip @ 88
	TIFFReadEncodedTile @ 89
	TIFFReadRGBAImage @ 90
	TIFFReadRGBAImageOriented @ 91
	TIFFReadRGBAStrip @ 92
	TIFFReadRGBATile @ 93
	TIFFReadRawStrip @ 94
	TIFFReadRawTile @ 95
	TIFFReadScanline @ 96
	TIFFReadTile @ 97
	TIFFReassignTagToIgnore @ 98
	TIFFRegisterCODEC @ 99
	TIFFReverseBits @ 100
	TIFFRewriteDirectory @ 101
	TIFFScanlineSize @ 102
	TIFFSetClientInfo @ 103
	TIFFSetCompressionScheme @ 104
	TIFFSetDirectory @ 105
	TIFFSetErrorHandler @ 106
	TIFFSetField @ 107
	TIFFSetSubDirectory @ 108
	TIFFSetTagExtender @ 109
	TIFFSetWarningHandler @ 110
	TIFFSetWriteOffset @ 111
	TIFFSetupStrips @ 112
	TIFFStripSize @ 113
	TIFFSwabArrayOfDouble @ 114
	TIFFSwabArrayOfLong @ 115
	TIFFSwabArrayOfShort @ 116
	TIFFSwabDouble @ 117
	TIFFSwabLong @ 118
	TIFFSwabShort @ 119
	TIFFTileRowSize @ 120
	TIFFTileSize @ 121
	TIFFUnRegisterCODEC @ 122
	TIFFUnlinkDirectory @ 123
	TIFFVGetField @ 124
	TIFFVGetFieldDefaulted @ 125
	TIFFVSetField @ 126
	TIFFVStripSize @ 127
	TIFFVTileSize @ 128
	TIFFWarning @ 129
	TIFFWriteBufferSetup @ 130
	TIFFWriteCheck @ 131
	TIFFWriteDirectory @ 132
	TIFFWriteEncodedStrip @ 133
	TIFFWriteEncodedTile @ 134
	TIFFWriteRawStrip @ 135
	TIFFWriteRawTile @ 136
	TIFFWriteScanline @ 137
	TIFFWriteTile @ 138
	TIFFXYZToRGB @ 139
	TIFFYCbCrToRGBInit @ 140
	TIFFYCbCrtoRGB @ 141
	XYZtoRGB24 @ 142
	_TIFFBuiltinCODECS @ 143 DATA
	_TIFFCreateAnonFieldInfo @ 144
	_TIFFDefaultStripSize @ 145
	_TIFFDefaultTileSize @ 146
	_TIFFFax3fillruns @ 147
	_TIFFFindOrRegisterFieldInfo @ 148
	_TIFFNoPostDecode @ 149
	_TIFFNoPreCode @ 150
	_TIFFNoRowDecode @ 151
	_TIFFNoRowEncode @ 152
	_TIFFNoSeek @ 153
	_TIFFNoStripDecode @ 154
	_TIFFNoStripEncode @ 155
	_TIFFNoTileDecode @ 156
	_TIFFNoTileEncode @ 157
	_TIFFPrintFieldInfo @ 158
	_TIFFSampleToTagType @ 159
	_TIFFSetDefaultCompressionState @ 160
	_TIFFSetupFieldInfo @ 161
	_TIFFSwab16BitData @ 162
	_TIFFSwab32BitData @ 163
	_TIFFSwab64BitData @ 164
	_TIFFerrorHandler @ 165 DATA
	_TIFFfree @ 166
	_TIFFgetMode @ 167
	_TIFFmalloc @ 168
	_TIFFmemcmp @ 169
	_TIFFmemcpy @ 170
	_TIFFmemset @ 171
	_TIFFprintAscii @ 172
	_TIFFprintAsciiTag @ 173
	_TIFFrealloc @ 174
	_TIFFsetByteArray @ 175
	_TIFFsetDoubleArray @ 176
	_TIFFsetFloatArray @ 177
	_TIFFsetLongArray @ 178
	_TIFFsetNString @ 179
	_TIFFsetShortArray @ 180
	_TIFFsetString @ 181
	_TIFFwarningHandler @ 182 DATA
	display_sRGB @ 183 DATA
	uv_decode @ 184
	LogL10fromY @ 185
